\bib{1977/macnaghten}
\yr 1977
\by A. M. Macnaghten
\by Charles A. R. Hoare
\paper Fast Fourier transform free from tears
\jour The Computer Journal
\issn 0010--4620
\vol 20
\pages 78--83
\endref
